; RUN: llvm-dlltool -k -m i386 -d %s -l %t.a
; RUN: llvm-readobj %t.a | FileCheck %s
; RUN: llvm-dlltool --kill-at --machine i386 --input-def %s --output-lib %t.a
; RUN: llvm-readobj %t.a | FileCheck %s

LIBRARY test.dll
EXPORTS
ByOrdinalFunction @ 1 NONAME
ByNameFunction

; CHECK:      Name type: ordinal
; CHECK-NEXT: Symbol: __imp__ByOrdinalFunction
; CHECK-NEXT: Symbol: _ByOrdinalFunction
; CHECK:      Name type: noprefix
; CHECK-NEXT: Symbol: __imp__ByNameFunction
; CHECK-NEXT: Symbol: _ByNameFunction
